; GamutMapModelPluginSample.def : Declares the module parameters.
; TODO Rename the dll

LIBRARY      "GamutMapModelPluginSample.DLL"

EXPORTS
	DllCanUnloadNow		PRIVATE
	DllGetClassObject	PRIVATE
	DllRegisterServer	PRIVATE
	DllUnregisterServer	PRIVATE
